天博克罗地亚入口

English 考生和访客 校友 在校生 教职工

通知公告

位置: 网站首页 > 通知公告 > 校园通知 > 正文

西校园停电通知

作者:     编辑:网络中心-廖舒航     来源:   发表于: 2022-06-22 16:52  点击:

西校园各用户:

因更换西校园君武楼进线电缆,计划于625日(星期六)中午13:00至下午16:00西校园部分区域停电,停电范围包括:党办校办楼,君武楼,老干部活动中心,教职工活动中心,萃苑餐厅及楼上宿舍,专家楼一期,博萃楼及后楼,财务处,一幼,中区6、6B、8、10、12-21栋,西区0栋、1-4栋、6-10栋、13栋、15等。由此带来不便,敬请谅解。

 

联系人:覃工(18078187700

 

 

基本建设管理处

2022622

 

编辑:网络中心-廖舒航

上一条:校园交通预警(2022.6.22)

下一条:关于加装电梯管线迁移的停电通知


桂ICP备05000940-1号 版权所有 ? 天博克罗地亚入口
广西南宁市天博官方app官方版下载东路100号 邮编:530004 Email:webmaster@gxu.edu.cn
桂公网安备 45010702000001号

天博克罗地亚入口-福龙马集团股份有限公司