天博克罗地亚入口

English 考生和访客 校友 在校生 教职工

通知公告

位置: 网站首页 > 通知公告 > 校园通知 > 正文

关于广西亚热带农科新城(扶绥)智慧温室大棚试运行的通知

作者:     编辑:网络中心-廖舒航     来源:   发表于: 2022-07-01 11:42  点击:

各涉农学院:

广西亚热带农科新城智慧温室大棚已建设交付完毕。为合理高效、尽快发挥其服务涉农学科教学科研的功能,7月份开始试运行6个月,试运行期间不收取费用,并可根据实际情况适当延长时间。请各学院根据教学科研的基本需求,结合智慧温室大棚建设论证阶段提交的需求方案,以学院为单位,按报名先后和轻重缓急排序,提交农科新城智慧温室大棚需求清单并附依据。相关材料请于75日前(星期二)下午下班前反馈我院(新东园勤恳楼510)。我院将根据各学院提交的材料统筹安排使用。

未尽事宜请联系农发院基地管理中心。

联系人:陈老师18587758691

 

附件:农科新城智慧温室大棚设施列表

 

 

农牧产业发展研究院

202271

 

附件

农科新城温室大棚设施列表

智慧温室大棚尺寸面积

序号

名称

间数

长度

宽度

面积

总面积

单位

1

智慧温室1

5个隔间)

1

8

19.2

153.6

844.8

2

8

19.2

153.6

3

8

19.2

153.6

4

8

19.2

153.6

5

12

19.2

230.4

2

智慧温室2

11个隔间)

1

4

9.6

38.4

422.4

2

4

9.6

38.4

3

4

9.6

38.4

4

4

9.6

38.4

5

4

9.6

38.4

6

4

9.6

38.4

7

4

9.6

38.4

8

4

9.6

38.4

9

4

9.6

38.4

10

4

9.6

38.4

11

4

9.6

38.4

3

锯齿温室1

1

36

40

1440

1440

4

锯齿温室2

1

36

40

1440

1440

5

锯齿温室3

1

36

40

1440

1440

6

网室1

1

64

40

2560

2560

7

网室2

1

32

40

1280

1280

8

避雨栽培设施

1

80

40

3200

3200










编辑:网络中心-廖舒航

上一条:校园安全预警(2022.7.1)

下一条:关于加装电梯管线迁移的停电通知


桂ICP备05000940-1号 版权所有 ? 天博克罗地亚入口
广西南宁市天博官方app官方版下载东路100号 邮编:530004 Email:webmaster@gxu.edu.cn
桂公网安备 45010702000001号

天博克罗地亚入口-福龙马集团股份有限公司