天博克罗地亚入口

English 考生和访客 校友 在校生 教职工

通知公告

位置: 网站首页 > 通知公告 > 校园通知 > 正文

关于暴雨后安全检查的温馨提示

作者:     编辑:网络中心-廖舒航     来源:   发表于: 2022-07-05 21:10  点击:


校内各单位:

51745分南宁市气象局发布暴雨红色预警,出现大范围强降雨。因瞬时降雨量较大,学校周围的路段排水不畅,导致校内部分区域出现排水不畅的情况。为保证师生员工的安全,我们提醒全体师生员工:

一、出行时远离积水路面,留意井盖情况,防止积水内有漏电的情况;

二、因风大雨急,出行时注意身边的树枝树木;

三、各学院、实验室及时对相关设施设备进行安全检查,防止水淹水泡;

四、如有被水浸泡过的电气设备一定要排除漏电的可能再打开使用;

五、被污水浸泡过的地方建议及时喷洒消毒液进行消毒;

六、请师生员工发现有安全隐患的,请向后勤管理处24小时报修电话进行联系:0771-3235668。

 

 

后勤管理处

202275

编辑:网络中心-廖舒航

上一条:关于调整学生宿舍区通信运营商宽带上网方式的通知

下一条:校园安全预警(2022.7.1)


桂ICP备05000940-1号 版权所有 ? 天博克罗地亚入口
广西南宁市天博官方app官方版下载东路100号 邮编:530004 Email:webmaster@gxu.edu.cn
桂公网安备 45010702000001号

天博克罗地亚入口-福龙马集团股份有限公司